1364779116.0388276

0102030

Pressure (decibar)

0 10 20 30 40 Salinity (PSU)

-10 0 10 20 30

In situ Temperature (˚C)

SBE41 salinity SBE41 termperature STS salinity STS temperature

STS refers to auxiliary high-resolution near-surface T-S measurements funded by NASA.

0200400600800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Pressure (decibar)

32 33 34 35 36 37 38 Salinity (PSU)

0 5 10 15 20 25 30 35

In situ Temperature (˚C)

Float: 6103 Profile: 125 Location: 2.5˚S -155.5˚E Date: 08/17/2012

05101520253035

In situ Temperature (˚C)

32 33 34 35 36 37 38

Salinity (PSU)