300˚ 320˚ 340˚ 0˚ 20˚

-70˚

-60˚

-50˚

-40˚

-30˚

-20˚

-10˚

0˚

10˚

20˚

37 67

419 420 423 424

452 453

454 455

456 457

458

459

477

478 479

481

509 511 567

569 689

823

1117

1274

1519

1571

1756

1758

1761 1762

1767

1769

1784

1787

0˚

10˚

20˚

300˚

320˚

340˚ 0˚

20˚

-70˚

-60˚

-50˚

-40˚

-30˚

-20˚

-10˚

2148

2149

2154

2155

2163

2854

3282

5061

5125

5139

5162

5167

5170

5177

5180

5186

5188

5206

5207

5220

5222

5223

5224

5225

5227

5229

5230

5235

5236

5237

5254

5295

5298

5299

5300

5301

5302

5303

5304

5305

5306

5307

5308

5309

5311

5315

5316

5317

5318

5320

5321

5323

5325

5330

5426

6001

6002

6005

6010

6096

6277

6281

6357

6358

6375

6383

6393

6583

6628

6634

6638

6873

6882

6883

6884

6885

6887

6888

6889

7080

7081

7083

7084

7096

7652