Park-Level Temperature Statistics (Float 8226)

0 40 80 120 160 200 Profile Number

2.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0

T_{Mean} (˚C)

2.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0

T_{Max} (˚C)

2.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0

T_{Min} (˚C)

0.00.10.20.30.4

T_{StdDev} (˚C)

Park-Level Pressure Statistics (Float 8226)

0 40 80 120 160 200 Profile Number

800900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

P_{Mean} (dbar)

800900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

P_{Max} (dbar)

800900 1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

P_{Min} (dbar)

04080120160200240

P_{StdDev} (dbar)