Park-Level Temperature Statistics (Float 7380)

0 40 80 120 160 200 Profile Number

4.04.55.05.56.06.57.0

T_{Mean} (˚C)

4.04.55.05.56.06.57.0

T_{Max} (˚C)

4.04.55.05.56.06.57.0

T_{Min} (˚C)

0.000.050.100.150.200.250.30

T_{StdDev} (˚C)

Park-Level Pressure Statistics (Float 7380)

0 40 80 120 160 200 Profile Number

900950

1000

1050

1100

1150

1200

P_{Mean} (dbar)

900950

1000

1050

1100

1150

1200

P_{Max} (dbar)

900950 1000

1050

1100

1150

1200

P_{Min} (dbar)

010203040

P_{StdDev} (dbar)