234567

Wake Cycles (x1000)

Time Series of Apf11 Coulomb Counter (Float 23861)

0 1 2 3 4 5 Profile Number

4.04.55.05.56.06.57.07.5

Charge Consumption (kC)

050100150200250

Sleep Period (Hours)

7580859095100105110

Wake Period (Minutes)