Humidity Time Series for Float 21535

0 10 20 30 40 50 60 70 Profile Number

051015202530

Pneumatic Humidity (%)

051015202530

Park-Level Humidity (%)

Pneumatic Humidity Reference (%)

As of 24 Jun 2025