0100200300400500

Wake Cycles (x1000)

Time Series of Apf11 Coulomb Counter (Float 17435)

0 40 80 120 160 200 240 Profile Number

050100150200250

Charge Consumption (kC)

050100150200250

Sleep Period (Hours)

5075100125150175200225

Wake Period (Minutes)