Buoyancy Position Time Series (Float 1536)

100200300400

Bottom Buoyancy Position

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Profile Number

730735740745750755760

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 14 Sep 2025