Buoyancy Position Time Series (Float 1524)

50100150200250

Bottom Buoyancy Position

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Profile Number

215216217218219220221

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 16 Feb 2026