Buoyancy Position Time Series (Float 1514)

200400600800

1000

Bottom Buoyancy Position

0 1 2 3 4 5 Profile Number

550600650700750800850900950

1000

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 07 Sep 2023