Buoyancy Position Time Series (Float 1248)

100200300400500

Bottom Buoyancy Position

0 25 50 75 100 125 150 175 Profile Number

680700720740760780800820

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 29 Jun 2025