Buoyancy Position Time Series (Float 0692)

100200300400500600700

Bottom Buoyancy Position

0 25 50 75 100 125 150 Profile Number

440480520560600640680

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 14 Mar 2020