Buoyancy Position Time Series (Float 0689)

50100150200250300350

Bottom Buoyancy Position

0 25 50 75 100 125 150 175 Profile Number

Buoyancy Position Time Series (Float 0689)

Bottom Buoyancy Position

Profile Number

425450475500525550575

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 01 Mar 2023