1408279679.8498740

0 1 2 3 4 5 6

Profile Number

Battery Time Series (Float 0452)

810121416

Battery Potential [Open Circuit] (Volts)

810121416

Battery Potential [Pump Load] (Volts)

As of 17 Aug 2014