Buoyancy Position Time Series (Float 0062)

100200300400500

Bottom Buoyancy Position

0 50 100 150 200 250 300 350 Profile Number

540560580600620640

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 02 Jul 2025