Buoyancy Position Time Series (Float 0037)

200400600800

1000

Bottom Buoyancy Position

0 50 100 150 200 250 Profile Number

400500600700800900

1000

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 16 Apr 2020